en	t
ko	t

en	New connection
ko	새로운 연결

en	Default connection options...
ko	연결 기본 옵션...

en	About VNCviewer...
ko	VNCviewer에 대해서...

en	Toggle Listen Mode (On/Off)
ko	

en	Close TrayIcon
ko	

en	Rightclick menu for FullScreenCaption
ko	메뉴를 마우스버튼으로 클릭하면 전체화면캡션

en	Restore
ko	복귀

en	Minimize
ko	최소화

en	Close
ko	닫기

en	 Connection Options...
ko	 연결 옵션...

en	Format and Encoding
ko	포맷  인코딩

en	Auto select best settings
ko	자동으로 최적화함

en	ZRLE
ko	ZRLE

en	Tight
ko	Tight

en	Zlib (+xor)
ko	Zlib (+XOR)

en	ZlibHex
ko	ZlibHex

en	Hextile
ko	Hextile

en	RRE
ko	RRE

en	CoRRE
ko	CoRRE

en	Raw
ko	Raw

en	Ultra
ko	Ultra

en	ZYWRLE
ko	ZYWRLE

en	Full Colors
ko	풀 칼라

en	256 Colors
ko	

en	64 Colors
ko	

en	8 Colors
ko	

en	8 Dark Colors
ko	

en	4 Grey Colors
ko	

en	Black & White
ko	

en	Use CopyRect encoding
ko	CopyRect 인코딩 사용

en	Use Cache Encoding
ko	캐쉬인코딩 사용

en	Zip/Tight Compression:
ko	Zip/Tight 압축:

en	Jpeg (Tight) - Quality:
ko	

en	Preemptive Updates
ko	

en	Misc
ko	기타

en	Share the Server
ko	서버 공유

en	Deiconify on Bell
ko	

en	Disable clipboard transfer
ko	클립보드 전송 중지

en	Do not display the sponsor advertisement
ko	

en	Mouse and Keyboard
ko	디스플레이

en	Emulate 3 Buttons (with 2-button click)
ko	3 버튼 에뮬레이션 (2버튼 동시 클릭시)

en	Swap mouse buttons 2 and 3
ko	2,3번 마우스 버튼 바꾸기

en	Japanese keyboard
ko	

en	Track remote cursor locally
ko	로컬에서 원격지 마우스 이동을 따름

en	Let remote server deal with mouse cursor
ko	원격지 마우스 사용가능토록 설정

en	Don't show remote cursor
ko	원격지 마우스 숨기기

en	Mouse event throttle (milliseconds)
ko	

en	Display
ko	마우스 버튼

en	Show Buttons Bar ("Toolbar")
ko	버튼바 보이기 ("툴바")

en	View only (inputs ignored)
ko	관람모드 (인풋동작 불가)

en	Full-screen mode
ko	전체화면모드

en	Viewer Scale :
ko	서버 화면 비율 :

en	Auto
ko	자동

en	by
ko	관람자 화면 비율 :

en	%
ko	

en	Server Screen Scale by :
ko	by

en	1  /
ko	

en	reconnection attempts
ko	

en	OK
ko	확인

en	Cancel
ko	취소

en	Directx (experimental)
ko	

en	 File Transfer - Ultr@VNC
ko	 파일 전송창 - Ultr@VNC

en	History :
ko	

en	Progress :
ko	

en	Progress1
ko	

en	LOCAL MACHINE
ko	

en	\\
ko	

en	..
ko	

en	List2
ko	

en	Local Drives List
ko	로컬 드라이브 목록

en	Remote Drives List
ko	원격 드라이브 목록

en	OK
ko	확인

en	Send >>
ko	보내기 >>

en	<< Receive
ko	<< 받기

en	Stop
ko	중지

en	Delete
ko	삭제

en	New Folder
ko	새로운 폴더

en	Rename
ko	이름변경

en	Minimize
ko	최소화

en	Close
ko	닫기

en	REMOTE MACHINE
ko	

en	\\
ko	

en	..
ko	

en	List3
ko	

en	UltraVNC Viewer - X64 1.0.9.5
ko	 연결창

en	UltraVNC Viewer - Win32 1.0.9.5
ko	

en	VNC Server:
ko	VNC 서버:

en	...
ko	

en	( host:display or host::port )
ko	( 호스트:디스플레이 또는 호스트::포트 )

en	Quick Options
ko	빠른 옵션

en	AUTO          (Auto select best settings)
ko	자동       (최적의 셋팅을 자동으로 찾습니다.)

en	ULTRA        (>2Mbit/s) - Experimental
ko	울트라   (2Mbit/s 이상) - 시험적인 기능

en	LAN             (> 1Mbit/s) - Max Colors
ko	랜            (1Mbit/s 이상) - 최대색상

en	MEDIUM     (128 - 256Kbit/s) - 256 Colors
ko	중간       (256Kbit/s 이상) - 최대색상

en	MODEM      (19 - 128Kbit/s) - 64 Colors
ko	모뎀       (19 - 256Kbit/s) - 256색상

en	SLOW         (< 19kKbit/s) - 8 Colors
ko	느린연결 (19kKbit/s 이하) - 256색상, 흐린화면

en	MANUAL     ( Use options button )
ko	

en	View Only
ko	관람모드

en	Auto Scaling
ko	자동 스크롤

en	Confirm Exit
ko	

en	Use DSMPlugin
ko	DSMPlugin 사용

en	Proxy/Repeater
ko	프록시/리피터

en	Save connection settings as default
ko	

en	Connect
ko	연결

en	Cancel
ko	취소

en	Options...
ko	옵션...

en	Config
ko	설정

en	Delete saved settings
ko	

en	RFB Server information
ko	RFB 서버 정보

en	OK
ko	확인

en	 Ultr@VNC Authentication
ko	 Ultr@VNC 인증

en	Log On
ko	로그온

en	Cancel
ko	취소

en	Username:
ko	사용자명:

en	Password:
ko	비밀번호:

en	 Ultr@VNC Authentication - Unsecure Transmission
ko	

en	With the current UltraVNC server version, the password you provide is not transferred securely, except if you are using the encryption DSMPlugin.\r\nPlease update the UltraVNC server on the remote computer to v1.0.2 or above for secure password transmission.
ko	

en	Log On
ko	로그온

en	Cancel
ko	취소

en	Username:
ko	사용자명:

en	Password:
ko	비밀번호:

en	 Send Custom Key (Experimental ...)
ko	 사용자 정의키 전송 (테스트중인 기능입니다...)

en	KeyCode (decimal) :
ko	키코드 (십진수) :

en	ALT GR
ko	

en	CTRL
ko	

en	ALT
ko	

en	NORMAL
ko	

en	Send
ko	보내기

en	Cancel
ko	취소

en	 VNC Viewer Connection Status
ko	 VNC 뷰어 연결 상태

en	Close
ko	닫기

en	Connection
ko	연결

en	Traffic
ko	트래픽

en	Port:
ko	포트:

en	Bytes Sent
ko	보낸 바이트

en	Bytes Received
ko	받은 바이트

en	Sent
ko	보내기

en	Received
ko	받기

en	Port Number
ko	포트 번호

en	VNC Server:
ko	VNC 서버:

en	Server Name
ko	서버 네임

en	Status:
ko	상태:

en	Connection closed
ko	연결 닫기

en	Cancel
ko	취소

en	Speed:
ko	속도:

en	123
ko	

en	kbit/s
ko	

en	Encoder:
ko	인코더:

en	VNC Authentication
ko	VNC 인증

en	Log On
ko	로그온

en	Cancel
ko	취소

en	Password:
ko	비밀번호:

en	FT Param Dialog
ko	FT Param 대화창

en	OK
ko	확인

en	Cancel
ko	취소

en	FT Param comment. Please enter blah blah blah...
ko	

en	 Chat - Ultr@VNC
ko	 채팅창 - Ultr@VNC

en	Send
ko	보내기

en	Minimize
ko	최소화

en	Close
ko	닫기

en	 About VNCviewer
ko	 VNCviewer에 대해서

en	OK
ko	확인

en	UltraVNC X64 Viewer 1.0.9.5
ko	Ultr@VNC Win32 Viewer v1.0.0 RC 19

en	UltraVNC Win32 Viewer 1.0.9.5
ko	

en	For more Information and Links please visit: \nhttp://ultravnc.sf.net
ko	

en	Copyright © 2002-2009 Ultr@VNC Team\nCopyright © 2001-2002 Sam - eSVNC \nCopyright © 1999-2002 Rudi D. V. - VdaccVNC \nCopyright © 1999-2002 Const. Kaplinsky - TightVNC \nCopyright © 2002 RealVNC Ltd. - RealVNC\n
ko	Copyright ⓒ 2002-2003 Ultr@VNC Team\nCopyright ⓒ 2001-2002 Sam - eSVNC \nCopyright ⓒ 1999-2002 Rudi D. V. - VdaccVNC \nCopyright ⓒ 1999-2002 Const. Kaplinsky - TightVNC \nCopyright ⓒ 2002 RealVNC Ltd. - RealVNC\n

en	Built:
ko	

en	BuildTime
ko	

en	Copyright © 2002 VNC QuickDesk\nCopyright © 1999-2002 Tridia Corporation - TridiaVNC \nCopyright © 1994-2001 AT&T Laboratories Cambridge/Olivetti Research Ltd. - VNC
ko	Copyright ⓒ 2002 VNC QuickDesk\nCopyright ⓒ 1999-2002 Tridia Corporation - TridiaVNC \nCopyright ⓒ 1994-2001 AT&T Laboratories Cambridge/Olivetti Research Ltd. - VNC

en	Copyright © 1990-2002 Info-ZIP\nCopyright © 1996-2002 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer - Mini LZO library
ko	Copyright ⓒ 1990-2002 Info-ZIP\nCopyright ⓒ 1996-2002 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer - Mini LZO library

en	Dialog
ko	대화창

en	Confirm message here
ko	이곳의 메세지 승인

en	Yes
ko	승인

en	Yes for All
ko	모두승인

en	No
ko	거부

en	No for all
ko	모두거부

en	VncViewer Message Box
ko	

en	Close
ko	닫기

en	BuildTime
ko	

en	Info Message
ko	

en	UltraVnc 1.0.9.5
ko	

en	VncViewer Message Box
ko	

en	Close
ko	닫기

en	BuildTime
ko	

en	Info Message
ko	

en	UltraVnc 1.0.9.5
ko	

en	Sponsored\n Link
ko	

en	Session Selector
ko	

en	OK
ko	

en	Cancel
ko	

en	Ultr@VNC Viewer listening
ko	Ultr@VNC 뷰어 리스닝

en	Stop listening for incoming connections
ko	들어오는 연결에 대한 리스닝 중지

en	Display a connection window
ko	연결창 열기

en	Make a manual connection
ko	수동연결 만들기

en	Send CTRL+ALT+DEL to host
ko	CTRL+ALT+DEL 키 전송

en	FileTansfer
ko	파일전송

en	Disable buttons
ko	버튼 사용불가

en	Disable server mouse and keyboard
ko	서버의 마우스, 키보드 사용불가

en	Select SW
ko	SW 선택

en	Select Desktop
ko	데스크탑 선택

en	WARNING: By default, this session does not use any encryption whatsoever. Please do not use it to send sensitive data unless you are sure your connection is secure (by using an encryption plugin, for instance).\n\n
ko	경고: 기본적으로 이 세션은 어떠한 암호화도 되어 있지 않습니다. 중요한 데이타를 전송하는데 사용하지 마십시요.(이 문제를 해결하려면, 암호화 플러그인을 사용하십시요.).\n\n

en	Stop viewer systray
ko	명기된 키보드 레이아웃 로딩 에러

en	Ultr@VNC info
ko	Ultr@VNC 정보

en	Error creating listening daemon:\n\r
ko	리스닝 데몬 생성 실패:\n

en	Perhaps another VNCviewer is already running?
ko	이미 VNC뷰어가 실행되고 있지 않습니까?

en	VNC Viewer error
ko	VNC 뷰어 에러

en	Error initialising sockets library
ko	소켓 라이브러리 실행 에러

en	Client list overflow!
ko	클라이언트 리스트 오버플로우!

en	VNC error
ko	VNC 에러

en	Set the options to be used for new connections
ko	새연결에 사용할 옵션 설정

en	Failed to open clipboard\n
ko	클립보드 오픈 실패\n

en	Failed to empty clipboard\n
ko	클립보드 비우기 실패\n

en	Failed to close clipboard\n
ko	클립보드 닫기 실패\n

en	Argument error
ko	변수 에러

en	Invalid scale factor - resetting to normal scale
ko	잘못된 스케일 비율 - 일반 스케일로 재셋팅됨

en	Invalid listen port specified
ko	잘못된 포트

en	No scaling factor specified
ko	스케일 비율이 지정되지 없음

en	Invalid scaling specified
ko	스케일이 지정되지 않음

en	No timeout specified
ko	타임아웃이 지정되지 않음

en	Invalid timeout specified
ko	잘못 지정된 타임아웃

en	No fuzz specified
ko	fuzz 값이 지정되지 않음

en	Invalid fuzz specified
ko	잘못된 fuzz 값

en	No delay specified
ko	지연값이 지정되지 않음

en	Invalid delay specified
ko	잘못된 지연값 값

en	No loglevel specified
ko	로그레벨 값이 지정되지 않음

en	Invalid loglevel specified
ko	잘못된 로그레벨값

en	No logfile specified
ko	지정된 로그파일 없음

en	Invalid logfile specified
ko	잘못 지정된 로그파일

en	No config file specified
ko	지정된 설정파일 없음

en	Can't open specified config file for reading.
ko	지정된 설정파일을 열수 없음

en	No encoding specified
ko	지정된 인코딩 없음

en	Invalid encoding specified
ko	잘못 지정된 인코딩

en	No compression level specified
ko	지정된 압축레벨 없음

en	Invalid compression level specified
ko	잘못 지정된 압축레벨

en	No image quality level specified
ko	지정된 이미지 질적레벨 없음

en	Invalid image quality level specified
ko	잘못 지정된 이미지 질적레벨

en	No password specified
ko	지정된 비밀번호 없음

en	No serverscale denominator specified
ko	지정된 서버화면비율 분모 없음

en	No quick option number specified
ko	지정된 빠른옵션 번호 없음

en	No DSM plugin specified ('PluginName.dsm')
ko	지정된 DSM 플러그인 없음 ('PluginName.dsm')

en	Invalid VNC server specified.
ko	지정된 VNC 서버가 잘못됨

en	Unable to load the Rich Edit (RICHED32.DLL) control!
ko	Rich Edit (RICHED32.DLL) 컨트롤을 로딩할 수 없음!

en	Rich Edit Dll Loading
ko	리치 에디터 Dll 로딩

en	The Plugin cannot be loaded.\n\rPlease check its integrity.
ko	이 플러그인을 로딩할 수 없음.\n확인하세요.

en	Plugin Activation
ko	Plugin 활성

en	NoPassword,viewer
ko	뷰어에 비밀번호 없음

en	The Plugin cannot be loaded.\n\rPlease check its name integrity.
ko	이 플러그인을 로딩할 수 없음.\n확인하세요.

en	Plugin Loading
ko	Plugin 로딩

en	The Plugin cannot be Initialized.\n\rPlease check its name integrity.
ko	이 플러그인을 실행할 수 없음.\n확인하세요.

en	Invalid VNC server specified.\n\rServer should be of the form host:display.
ko	잘못 명기된 VNC 서버.\n서버는 host:display 식으로 표현되야함.

en	Connection setup
ko	연결 셋업

en	No Plugin detected...
ko	플러그인이 없습니다...

en	Error creating Flasher socket
ko	플레셔 소켓 생성에러

en	Error binding Flasher socket
ko	플레셔 소켓 바인딩 에러

en	Error when Flasher tries to listen
ko	플레셔가 리스닝 시도시 에러

en	 > WARNING: File Transfer is Disabled on the Remote Machine
ko	 > 경고: 원격컴퓨터의 파일 전송이 비활성화되어 있습니다.

en	 > WARNING: File Transfer is Disabled on the Remote Machine
ko	 > 경고: 원격컴퓨터의 파일 전송이 비활성화되어 있습니다.

en	File Transfer permission denied: disabled or unknown user or version incompatibility
ko	파일 전송 권한이 서버에 의해 거부되었습니다.

en	 Connected...
ko	 연결됨...

en	Transfer interrupted by user
ko	사용자에 의해 전송이 중단되었습니다.

en	Transfer completed
ko	전송 완료

en	Transfer interrupted by user
ko	사용자에 의해 전송이 중단되었습니다.

en	 > Browsing The Local Directory. Please Wait...
ko	 > 로컬 디렉토리 확인중... 기다리세요.

en	 > ERROR: Media is not present in the Local Drive.
ko	 > 에러: 로컬 컴퓨터에서 미디어가 지원되지 않습니다.

en	 > ERROR: Media is not present in the Remote Drive.
ko	 > 에러: 리모트 컴퓨터에서 미디어가 지원되지 않습니다.

en	 > Browsing The Remote Directory. Please Wait...
ko	 > 원격 디렉토리 확인중... 기다리세요

en	 ERROR: File
ko	 에러: 파일

en	 is not accessible on Remote Machine
ko	 은 원격 서버에서 억세스할 수 없습니다.

en	ERROR: Insufficient free space on Local Drive for
ko	에러: 로컬 드라이브에 공간이 부족합니다.

en	Receiving File
ko	파일 받는중

en	cannot be created on Local Machine
ko	로컬 컴퓨터에 만들 수 없습니다.

en	File
ko	파일

en	successfully RECEIVED...
ko	받기 완료

en	ERROR: Transfer of File
ko	에러: 파일 전송

en	failed on Remote Machine. Canceled.
ko	원격 컴퓨터에서 실패. 취소되었습니다.

en	ERROR: Access problem with file
ko	에러: 파일 제어에 문제가 있습니다.

en	Sending File
ko	파일 보내는 중

en	ERROR: Access problem with file
ko	에러: 파일 제어에 문제가 있습니다.

en	cannot be created on Remote Machine
ko	원격 컴퓨터에 만들 수 없습니다.

en	ERROR: -> This file
ko	에러: -> This file

en	may be locked or the remote disk space insufficient
ko	잠겨있거나 원격 컴퓨터의 하드디스크가 부족한 것 같습니다.

en	successfully SENT...
ko	전송 완료

en	failed on Local Machine. Canceled
ko	로컬 컴퓨터에서 실패. 취소되었습니다.

en	Unable to create the Folder
ko	폴더를 만들 수 없습니다.

en	on the Remote Machine
ko	원격 컴퓨터의

en	Folder
ko	폴더가

en	has been created on the Remote Machine
ko	원격 컴퓨터에 만들어졌습니다.

en	Unable to delete the File
ko	파일을 지울 수 없습니다.

en	has been deleted on the Remote Machine
ko	

en	File Transfer with
ko	

en	Connected
ko	연결됨

en	Connecting. Please Wait...
ko	연결중... 기다리세요.

en	already exists on REMOTE machine.\n\n Do you want to overwrite it or resume the transfer ?\n
ko	이미 원격 컴퓨터에 존재합니다.\n 덮어씌우겠습니까?\n

en	File Transfer Warning
ko	파일 전송 경고

en	File(s)/Folder(s) selected for transfer
ko	전송할 파일/폴더 선택

en	Starting Transfer. Sending
ko	파일 전송 시작. 보내는중...

en	File(s)/Folder(s) to Remote Machine
ko	리모트 컴퓨터로 갈 파일/폴더 

en	already exists on LOCAL machine.\n\n Do you want to overwrite it or resume the transfer ?\n
ko	이미 로컬 컴퓨터에 존재합니다.\n 덮어씌우겠습니까?\n

en	Starting Transfer. Receiving
ko	파일 전송 시작. 받는중...

en	File(s)/Folder(s) from Remote Machine 
ko	리모트 컴퓨터로부터의 파일/폴더 

en	Please select a file to delete. \nOnly one file can be deleted at a time.
ko	삭제할 파일을 선택하세요. \n한번에 한개의 파일만 지울 수 있습니다.

en	File Deletion Warning
ko	파일 삭제 경고

en	Are you sure you want to Delete the LOCAL File
ko	진짜로 로컬 컴퓨터의 파일을 지우겠습니까?

en	Unable to delete the Local File
ko	로컬 컴퓨터의 파일을 지울 수 없습니다.

en	has been Deleted
ko	가 삭제되었습니다.

en	Are you sure you want to Delete the REMOTE File
ko	리모트 파일을 진짜로 지울까요?

en	Please enter new Local Folder Name:
ko	새로운 로컬 폴더 이름을 입력하세요.:

en	Unable to create the Local Folder
ko	로컬 폴더 생성 불가

en	Local Folder
ko	로컬 폴더

en	has been created
ko	가 생성되었음

en	Please enter new Remote Folder Name:
ko	새로운 원격폴더 이름을 입력하세요.:

en	File Transfer
ko	파일 전송

en	Error creating Daemon socket
ko	데몬 소켓 생성 에러

en	Error binding Daemon socket
ko	데몬 소켓 바인딩 에러

en	Error when Daemon listens
ko	데몬 리스닝 에러

en	To exit from full-screen mode, use Ctrl-Esc Esc and then\r\nright-click on the vncviewer taskbar icon to see the menu.
ko	전체 화면 모드에서 나갈려면 Ctrl-Esc Esc 키를 누른후 \n메뉴를 보기 위해서 vncviewer 의 작업바에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요.

en	VNCviewer full-screen mode
ko	VNC 뷰어 전체 화면 모드

en	Error saving file
ko	파일 저장 에러

en	Invalid filename
ko	잘못된 파일이름

en	Do you want to save the password in this file?\n\r (Yes) Saving a password to a file is unsecure.
ko	이 파일안의 비밀번호를 저장하겠습니까?\n 확인을 하면 이 파일에 접근권한이 있는 어떠한 사람도 당신의 세션에 접근할 수 있습니다.\n 또한 (잠재적으로) 당신의 VNC 암호를 알아챌 수 있습니다.

en	Security warning
ko	보안경고

en	Error reading host name from file
ko	파일에서 호스트 이름 읽기 실패

en	Config file error
ko	파일 설정 에러

en	Error reading port number from file
ko	파일로부터 포트 넘버 읽기 실패

en	unknown
ko	알 수 없음

en	Send Ctrl+Alt+Del to host
ko	Ctrl+Alt+Del 키를 호스트로 전송

en	Toggle Fullscreen Mode (On/Off)
ko	전체화면 모드 (켜기/끄기)

en	Show Connection Options...
ko	연결 옵션 보기...

en	Refresh Screen
ko	화면 갱신

en	Send 'Start' (Ctrl+Esc) to host
ko	'시작'키 (Ctrl+Esc) 를 호스트로 전송

en	Send Custom Key
ko	사용자 정의 키값 보내기

en	Show Status Window
ko	상태창 보기

en	Close Connection
ko	연결 닫기

en	Hide Toolbar Buttons
ko	툴바 버튼 숨기기

en	Toggle Remote Input and Remote Blank Monitor (On/Off)
ko	원격지의 입력/모니터 숨기기 기능 (켜기/끄기)

en	Open File Transfer...
ko	파일 전송창 열기...

en	Select Single Window
ko	싱글 윈도우 선택

en	Select Full Desktop / Switch monitor(driver only)
ko	전체 데스크탑 선택

en	Open Chat...
ko	채팅창 열기...

en	File Transfer... \tCtrl+Alt+F7
ko	파일 전송... \tCtrl+Alt+F7

en	Chat... \tCtrl+Alt+F8
ko	채팅... \tCtrl+Alt+F8

en	Show Toolbar \tCtrl+Alt+F9
ko	툴바 보이기 \tCtrl+Alt+F9

en	Disable Remote Input/Monitor
ko	리보트 입력/모니터 비활성화

en	Enable Remote Input/Monitor 
ko	리보트 입력/모니터 활성화

en	Connection options... \tCtrl+Alt+F6
ko	연결 옵션... \tCtrl+Alt+F6

en	Connection info
ko	연결 정보

en	Request screen refresh
ko	화면 새로고침 요청

en	Full screen \tCtrl+Alt+F12
ko	전체 화면 \tCtrl+Alt+F12

en	Auto Scale screen \tCtrl+Alt+F10
ko	자동 스케일 화면 \tCtrl+Alt+F10

en	Half Size Screen \tCtrl+Alt+F11
ko	1/2 사이즈 화면 \tCtrl+Alt+F11

en	Fuzzy screen
ko	흐릿한 화면 (빠름)

en	Normal screen \tCtrl+F11
ko	일반 화면 \tCtrl+F11

en	Full Colors
ko	풀 칼라

en	256  Colors
ko	256 칼라

en	Send Ctrl+Alt+Del \tCtrl+Alt+F4
ko	Ctrl+Alt+Del \tCtrl+Alt+F4 키 전송

en	Send Ctrl+Esc (Start menu)
ko	Ctrl+Esc (시작버튼) 전송

en	Ctrl Key Down
ko	Ctrl Key 누르기

en	Ctrl Key Up
ko	Ctrl Key 올리기

en	Alt Key Down
ko	Alt Key 누르기

en	Alt Key Up
ko	Alt Key 올리기

en	New connection...
ko	새연결...

en	Save connection info as... \tCtrl+Alt+F5
ko	다른이름으로 연결 정보 저장... \tCtrl+Alt+F5

en	About VNC Viewer...
ko	VNC 뷰어에 대해서...

en	Close listening daemon
ko	리스닝 데몬 닫기

en	DSMPlugin cannot be configured
ko	DSMPlugin 설정할 수 없음

en	User Cancelled
ko	사용자 중지

en	Connecting ...
ko	연결중 ...

en	Error creating socket !
ko	소켓생성 에러 !

en	Lookup server address ...
ko	서버 주소 찾는중 ...

en	Failed to get server address !
ko	서버 주소 얻기 실패 !

en	Connecting to server ...
ko	서버에 접속중 ...

en	Failed to connect to server !
ko	서버에 연결 실패 !

en	Connected
ko	연결됨

en	Error disabling Nagle's algorithm
ko	Nagle's 알고리즘 비활성화 에러

en	Sorry - this server uses an older authentication scheme\n\rwhich is no longer supported.
ko	죄송합니다. 이 서버는 이미 더이상 지원되지 않는 \n오래된 인증체계를 사용합니다.

en	Protocol Version error
ko	프로토콜 버전 에러

en	Empty password
ko	비밀번호 없음

en	Authentication cancelled
ko	인증 취소

en	Password accepted
ko	비밀번호 받아들여짐

en	Wrong Password
ko	잘못된 비밀번호

en	VNC authentication failed!
ko	VNC 인증 실패!

en	VNC authentication failed - too many tries!
ko	VNC 인증 실패 - 너무 많은 시도! 주인 맞아? -.-

en	Unknown VNC authentication result!
ko	알 수 없는 VNC 인증 결과!

en	Unknown authentication scheme!
ko	알 수 없는 인증 체계!

en	Error creating local image of screen.
ko	화면에 로컬 이미지 생성 에러

en	Please wait - Initial screen loading...
ko	기다리세요. 시작 화면 로딩중...

en	Unhandled SetColormap message type received!\n
ko	제어할 수 없는 SetColormap 메세지 타입이 전송되었습니다!\n

en	Unhandled message type received!\n
ko	제어할 수 없는 Smessage 타입이 전송되었습니다!\n

en	WriteExact: DSMPlugin-RestoreBuffer Alloc Error.
ko	WriteExact: DSMPlugin-RestoreBuffer 할당 에러.

en	WriteExact: DSMPlugin-RestoreBuffer Error.
ko	WriteExact: DSMPlugin-RestoreBuffer 에러.

en	Connection closed (1)
ko	연결 닫기

en	WriteExact: DSMPlugin-TransformBuffer Error.
ko	WriteExact: DSMPlugin-TransformBuffer 에러.

en	Server closed connection \n\r -The server running as application don't have permission to unlock screen. \n\r -Manual closed \n\r -Network disconnect
ko	WriteExact: 쓰기중 소켓에러

en	Insufficient memory to allocate network buffer.
ko	네트워크 버퍼를 할당하기 위한 메모리 부족

en	Insufficient memory to allocate zlib buffer.
ko	zlib 버퍼를 할당하기 위한 메모리 부족

en	VNC Viewer Status for
ko	

en	VNC Viewer Status
ko	VNC 뷰어 상태

en	No Connection
ko	연결안됨

en	Are you sure you want to exit?
ko	정말로 종료할까요?

en	Closing VNCviewer
ko	VNC 뷰어 닫기

en	The connected VNC Server doesn't support UltraVNC File Transfer !
ko	연결된 VNC 서버는 파일전송을 지원하지 않습니다.

en	Unavailable Functionnality
ko	

en	The File Transfer Window is already open !
ko	파일 전송창이 이미 열려있습니다.

en	File Transfer Warning
ko	파일 전송 경고

en	The connected VNC Server doesn't support UltraVNC Text Chat !
ko	연결된 VNC 서버는 체팅을 지원하지 않습니다.

en	Unavailable Functionnality
ko	

en	The Text Chat Window is already open !
ko	채팅창이 이미 열려있습니다.

en	Text Chat Warning
ko	채팅창 경고

en	Please close the File Transfer Window first
ko	먼저 파일 전송창을 닫으세요.

en	Please close the Text Chat Window first
ko	먼저 채팅창을 닫으세요.

en	Please close the Connection Options Window first
ko	먼저 연결옵션창을 닫으세요.

en	Warning
ko	경고

en	Negotiate Protocol Version ...
ko	Negotiate 프로토콜 버전 ...

en	Password requested
ko	비밀번호가 요청됩니다.

en	Connection failed
ko	연결 실패

en	No authentication needed
ko	인증이 필요없음

en	File(s)/Folder(s)
ko	파일/폴더

en	Decompressing Folder
ko	폴더 압축해제

en	after reception. Please Wait...
ko	허가후 대기하세요...

en	Remote Folder
ko	리모트 폴더

en	ERROR during decompression of received Remote Folder
ko	전송받은 리모트 폴더 압축해제중 에러

en	Aborted.
ko	취소됨

en	Compressing Local Folder
ko	로컬 폴더 압축중

en	for transfer. Please Wait...
ko	전송 대기중...

en	Local Folder
ko	로컬 폴더

en	successfully compressed.
ko	압축 성공

en	ERROR during compression of Local Folder ( some files are protected)
ko	로컬 폴더 압축중 에러

en	Transfer Aborted.
ko	전송 취소

en	successfully SENT.
ko	전송 성공

en	The REMOTE Folder
ko	리모트 폴더

en	already exists.\n\n Are you sure you want to OVERWRITE it as well as ALL its Files and SubFolders ?
ko	이미 존재합니다.\n 하위에 파일과 서브폴더가 있습니다. 진짜로 덮어쓰기 할까요?

en	The LOCAL Folder
ko	로컬 폴더

en	One File or Directory can be renamed at a time
ko	한번에 한개의 파일(폴더)만 이름을 바꿀 수 있습니다.

en	File  Directory Rename Warning
ko	파일폴더 이름변경 경고

en	File  Directory Rename
ko	파일폴더 이름바꾸기

en	Please enter the new name:
ko	새로운 이름을 입력하세요.:

en	ERROR: Rename failed for 
ko	에러: 이름변경 실패

en	Renamed LOCAL
ko	

en	to
ko	

en	Renamed REMOTE
ko	

en	Folder Deletion Warning
ko	

en	Are you sure you want to delete the LOCAL folder
ko	

en	Are you sure you want to delete the REMOTE folder
ko	

en	Unable to delete the local folder
ko	

en	Unable to delete the remote folder
ko	

en	Unable to delete the folder
ko	

en	Create New Folder
ko	

en	View Only... \tCtrl+Alt+F3
ko	

en	Folder Transfer Warning
ko	

en	a file or folder of that name already exists.
ko	

en	Server closed connection
ko	

en	 Chat - Ultr@VNC
ko	 채팅창 - Ultr@VNC

en	Send
ko	보내기

en	Minimize
ko	최소화

en	Close
ko	닫기

en	 List of Clients - UltraVNC
ko	

en	Close
ko	닫기

en	Cancel
ko	취소

en	 Currently Connected Clients :
ko	

en	Kill Client
ko	

en	Chat with    Client
ko	

en	Pending Clients:
ko	

en	 About WinVNC
ko	

en	OK
ko	확인

en	UltraVNC Win32 Server 1.0.9.5
ko	

en	Copyright © 2002-2009 UltraVNC Team\nCopyright © 2001-2002 Sam - eSVNC \nCopyright © 1999-2002 Rudi D. V. - VdaccVNC \nCopyright © 2001 Harakan Software - PalmVNC\nCopyright © 1999-2002 Const. Kaplinsky - TightVNC \n
ko	

en	For more Information and Links please visit: \nhttp://www.uvnc.com
ko	

en	Build:
ko	

en	BuildTime
ko	

en	Copyright © 2002 RealVNC Ltd. - RealVNC\nCopyright © 1999-2002 Tridia Corporation - TridiaVNC \nCopyright © 1994-2001 AT&T Laboratories Cambridge/Olivetti Research Ltd. - VNC
ko	

en	Copyright © 1990-2002 Info-ZIP\nCopyright © 1996-2002 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer - Mini LZO library
ko	Copyright ⓒ 1990-2002 Info-ZIP\nCopyright ⓒ 1996-2002 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer - Mini LZO library

en	Initiate Connection
ko	

en	Host Name:
ko	

en	Connection #
ko	

en	OK
ko	확인

en	Cancel
ko	취소

en	Accept WinVNC Connection?
ko	

en	Accept
ko	

en	Reject
ko	

en	WinVNC has received an incoming connection from
ko	

en	<unknown host>
ko	

en	Do you wish to Accept or Reject the connection?
ko	

en	AutoReject:
ko	

en	 Ultr@VNC Server Property Page
ko	

en	Server Screen Updates Handling
ko	

en	Poll Full Screen ( Ultra Fast )
ko	

en	Poll Foreground Window
ko	

en	Poll Window Under Cursor
ko	

en	Poll Console Windows Only
ko	

en	Poll On Event Only
ko	

en	System HookDll
ko	

en	Video Hook Driver
ko	

en	Low Accuracy ( Turbo Speed )
ko	

en	Check the Video Hook Driver
ko	

en	Single Window Sharing
ko	

en	Share only the Server Window Named :
ko	

en	OK
ko	확인

en	Apply
ko	

en	Cancel
ko	취소

en	 Ultr@VNC Server Property Page
ko	

en	Incoming Connections
ko	

en	Accept Socket Connections
ko	

en	Display Number or Ports to use:
ko	

en	Display
ko	마우스 버튼

en	Auto
ko	자동

en	Ports
ko	

en	Auto
ko	자동

en	Main:
ko	

en	Http:
ko	

en	Enable JavaViewer (Http Connect)
ko	

en	Allow Loopback Connections
ko	

en	LoopbackOnly
ko	

en	When Last Client Disconnects
ko	

en	Do Nothing
ko	

en	Lock Workstation (W2K)
ko	

en	Logoff Workstation
ko	

en	Keyboard & Mouse
ko	

en	Disable Viewers inputs
ko	

en	Disable Local inputs
ko	

en	Japanese
ko	

en	Query on incoming connection
ko	

en	Display Query Window
ko	

en	Timeout:
ko	

en	seconds
ko	

en	Default action:
ko	

en	Refuse
ko	

en	Accept
ko	

en	Multi viewer connections
ko	

en	Disconnect all existing connections
ko	

en	Keep existing connections
ko	

en	Refuse the new connection
ko	

en	Refuse all new connection 
ko	

en	Authentication
ko	

en	VNC Password:
ko	

en	View-Only Password:
ko	

en	Require MS Logon  (User/Pass./Domain)
ko	

en	New MS Logon (supports multiple domains)
ko	

en	Configure MS Logon Groups
ko	

en	Misc.
ko	

en	Remove Aero (Vista)
ko	

en	Remove Wallpaper for Viewers
ko	

en	Enable Blank Monitor on Viewer Request
ko	

en	Disable Only Inputs on Blanking Request
ko	

en	Enable Alpha-Blending Monitor Blanking
ko	

en	Capture Alpha-Blending
ko	

en	DisableTrayIcon
ko	

en	Disable clients options in tray icon menu
ko	

en	Forbid the user to close down WinVNC
ko	

en	Default Server Screen Scale:
ko	

en	1 / 
ko	

en	File Transfer
ko	파일 전송

en	Enable
ko	

en	User impersonation (for Service only)
ko	

en	DSM Plugin
ko	

en	Use :
ko	

en	Config.
ko	

en	Logging
ko	

en	Log debug infos to the WinVNC.log file
ko	

en	Log to video
ko	

en	Clear avi encoder
ko	

en	Path:
ko	

en	OK
ko	확인

en	Apply
ko	

en	Cancel
ko	취소

en	N°
ko	

en	 Info
ko	

en	OK
ko	확인

en	MS logon setup
ko	

en	Group
ko	

en	Local
ko	

en	Domain
ko	

en	Rules
ko	

en	Group 1, 2 = Full Access       Group 3 = Read Only
ko	

en	Must be run as a Service on NT4, W2K\nCan be run as a Service or Application on XP, W2003\nLocal admins have always access.\nFor NT4 and W2K in Application mode you need to add the Local Admin Group.
ko	

en	OK
ko	확인

en	Cancel
ko	취소

en	1
ko	

en	2
ko	

en	3
ko	

en	tray
ko	

en	Properties
ko	

en	Admin Properties
ko	

en	About WinVNC
ko	

en	Visit our site
ko	

en	Homepage
ko	

en	Forum
ko	

en	Add New Client
ko	

en	Kill All Clients
ko	

en	List All Clients
ko	

en	Install Service
ko	

en	Uninstall Service
ko	

en	Stop Service
ko	

en	Start Service (must be installed first)
ko	

en	Fix1 SoftwareCad
ko	

en	Fix2 SoftwareCad
ko	

en	Reboot in safemode
ko	

en	Close VNC Connections
ko	

en	WinVNC
ko	

en	WARNING: By default, this session do not use any encryption whatsoever. Please do not use it to send sensitive data unless you are sure your connection is secure.\n\n
ko	

en	Failed to initialise the socket system
ko	

en	WinVNC Usage
ko	

en	Another instance of WinVNC is already running
ko	

en	No existing instance of WinVNC could be contacted
ko	

en	Unable to install WinVNC service
ko	

en	The SCM could not be contacted - the WinVNC service was not installed
ko	

en	The WinVNC service could not be registered
ko	

en	The WinVNC service failed to start
ko	

en	The Service Control Manager could not be contacted - the WinVNC service was not registered
ko	

en	The WinVNC service is already registered
ko	

en	WARNING:Unable to install the ServiceHelper hook\nGlobal user-specific registry settings will not be loaded
ko	

en	The Service Control Manager could not be contacted - the WinVNC service was not unregistered
ko	

en	The WinVNC service could not be unregistered
ko	

en	The WinVNC service could not be contacted
ko	

en	WARNING:The ServiceHelper hook entry could not be removed from the registry
ko	

en	The WinVNC service could not be stopped
ko	

en	The WinVNC service is already marked to be unregistered
ko	

en	The WinVNC service could not be found
ko	

en	WinVNC Error
ko	

en	WinVNC Warning
ko	

en	Plugin Loading
ko	Plugin 로딩

en	No password has been set  this machine has been preconfigured to prevent users from setting their own.\nYou must contact a System Administrator to configure WinVNC properly.
ko	

en	WARNING : This machine has been preconfigured to allow un-authenticated\nconnections to be accepted and to prevent users from enabling authentication.
ko	

en	WARNING : This machine has no default password set.  WinVNC will present the Default Properties dialog now to allow one to be entered.
ko	

en	This machine has been preconfigured with WinVNC settings, which cannot be overridden by individual users.  The preconfigured settings may be modified only by a System Administrator.
ko	

en	The WinVNC settings for the current user are unavailable at present.
ko	

en	You do not have sufficient priviliges to edit the default local WinVNC settings.
ko	

en	WARNING : Running WinVNC without setting a password is a dangerous security risk!\nUntil you set a password, WinVNC will not accept incoming connections.
ko	

en	The Plugin cannot be loaded.\n\rPlease check its integrity.
ko	이 플러그인을 로딩할 수 없음.\n확인하세요.

en	MB1
ko	

en	WVNC
ko	

en	You selected ms-logon, but the authad.dll\nwas not found.Check you installation
ko	

en	WARNING
ko	

en	You selected ms-logon, but the auth.dll\nwas not found.Check you installation
ko	

en	vncDesktop : root device doesn't support BitBlt\nWinVNC cannot be used with this graphic device driver
ko	

en	vncDesktop : memory device doesn't support GetDIBits\nWinVNC cannot be used with this graphics device driver
ko	

en	vncDesktop : current display is PLANAR, not CHUNKY!\nWinVNC cannot be used with this graphics device driver
ko	

en	Failed to connect to listening VNC viewer
ko	

en	Outgoing Connection
ko	

en	Unable to process MS logon
ko	

en	Unable to load the Rich Edit (RICHED32.DLL) control!
ko	Rich Edit (RICHED32.DLL) 컨트롤을 로딩할 수 없음!

en	Rich Edit Dll Loading
ko	리치 에디터 Dll 로딩

en	The WinVNC service was successfully installed\nThe service will start now and will automatically\nbe run the next time this machine is reset
ko	

en	The WinVNC service was successfully registered\nThe service may be started from the Control Panel, and will\nautomatically be run the next time this machine is reset
ko	

en	The WinVNC service has been unregistered
ko	

en	The selected client is not an Ultr@VNC Viewer !\nIt presumably does not support TextChat\n
ko	

en	Ultr@VNC Warning
ko	

en	No Plugin detected...
ko	플러그인이 없습니다...

en	 Chat with <%s> - Ultr@VNC
ko	

en	WinVNC: Current User Properties
ko	

en	WinVNC: Default Local System Properties
ko	

en	AutoReject:%u
ko	

en	AutoAccept:%u
ko	

en	Ctrl-alt-del require service, no permission
ko	

en	The file cad.exe was not found in the same folder as winvnc
ko	

en	Permission denied on cad.exe, Ultravnc must be installed in "program files" else special cad permission is refused.
ko	

en	Permission denied:Uncheck [_] Protect my computer... in run as dialog or use user with write permission.
ko	

en	Service Failed: to open service control manager
ko	

en	Service Failed: Permission denied
ko	

en	Service Failed: can't create
ko	

en	Service Failed:  open the service
ko	

en	Service Failed: query service status
ko	

en	Service Failed: delete the service
ko	

en	driver info: required version 1.00.22
ko	

en	Driver not found: Perhaps you need to reboot after install
ko	

en	UAC: Make registry changes to allow softwarecad
ko	

en	UltraVNC running as an application doesn't  \nhave permission to acces \nUAC protected windows.\n\nThis screen will remain locked until \nthe remote user clears the UAC prompt.
ko	